!*  Schedule for VLBA_FD   *!
!*  Experiment gr039    *!
!* Schedule Version:       1.00 *!
!* Processed by SCHED version:  11.40  Release 11.4.  March 14, 2015 *!
!* PI:       E.Ros *!
!* Address:  Max Planck Institute for Radio Astronomy *!
!*           Auf dem Hugel 69 *!
!*           D-53121 Bonn *!
!*  *!
!* Phone:    +79165452842 *!
!* EMAIL:    eros@mpifr-bonn.mpg.de *!
!* Fax: *!
!* Phone during observation: +79165452842 *!
!* Observing mode: L-K-Q-band, dual-pol *!
!* Notes:    L-band, Radioastron-compatible frequency setup *!
!*           P-CAL is ON *!
!*           Tsys is ON *!
!*           auto-level (AGC) is ON *!
!*  Start at 18h30m00s     Mon, 2017 Mar 20  Day of year   79   *!
program=gr039   

diskformat=mark5c
media=(1,disk)

!* The first scan is preceeded by a setup scan *!
!* that ends at the start time of the first scan  *!

!* --- Scan from 18h30m00s to 18h39m30s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
!*  L-band VLBI scans. Space segment 01: 0615+820 with VLBA  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
maxcaltime= 120
fe=(1,20cm),(3,20cm)
fexfer=(2,norm)
noise=(1,low-s),(2,low-s),(3,low-s),(4,low-s)
synth=( 1,14.6),( 2,-2.4),( 3,14.6)
logging=STANDARD
nchan= 4
format=VLBA1:4
ifdistr=(1,0),(2,0),(3,0),(4,0)
baseband=(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(1,U),(2,U),(3,L),(4,L)
bits=(1,2),(2,2),(3,2),(4,2)
period=(1,1),(2,1),(3,1),(4,1)
level=(1,-1),(2,-1),(3,-1),(4,-1)
azcolim=   0.00  elcolim=   0.00
bbsynth=( 1,731.99),( 2,731.99),( 3,732.01),( 4,732.01)
bbfilter=(1,16M),(2,16M),(3,16M),(4,16M)
pcal=1MHZ
pcalxbit1=(1,S1),(2,S3),(3,S1),(4,S3),(5,S1),(6,S2),(7,S3),(8,S4)
pcalxbit2=(1,S2),(2,S4),(3,S2),(4,S4),(5,M1),(6,M2),(7,M3),(8,M4)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010),(5,0),(6,0),(7,0),(8,0)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010),(5,0),(6,0),(7,0),(8,0)
samplerate=32M
disk=off
  date = 2017Mar20
stop=18h30m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=18h39m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 18h40m00s to 19h00m00s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
!*  L-band VLBI scans. Space segment 01: 0615+820 with  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=18h40m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h00m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h00m30s to 19h20m00s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=19h00m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h21m00s to 19h37m30s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
!*  Ground  segment 02:  scans on 0615+820 at K/Q-band  *!
sname='2007+777'  ra=20h05m30.998496s  dec= 77d52'43.24753"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
disk=off
stop=19h21m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h37m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h38m30s to 19h54m20s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='2007+777'  ra=20h05m30.998496s  dec= 77d52'43.24753"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=19h38m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h54m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h55m20s to 20h11m10s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=19h55m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h11m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h12m10s to 20h28m00s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=20h12m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h28m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h29m00s to 20h44m50s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=20h29m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h44m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h45m50s to 21h01m40s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=20h45m50s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h01m40s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h02m40s to 21h18m30s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=21h02m40s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h18m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h19m30s to 21h35m20s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=21h19m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h35m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h36m20s to 21h52m10s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=21h36m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h52m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h53m10s to 22h09m00s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=21h53m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=22h09m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 22h10m00s to 22h30m00s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
!*  L-band VLBI scans. Space segment 02: 0615+820 with  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,20cm),(3,20cm)
synth=( 1,14.6),( 2,-2.4),( 3,14.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,731.99),( 2,731.99),( 3,732.01),( 4,732.01)
disk=off
stop=22h10m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=22h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 22h30m30s to 22h50m00s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=22h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=22h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 22h51m00s to 23h10m10s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
!*  Ground  segment 03:  scans on 0615+820 at K/Q-band  *!
sname='2007+777'  ra=20h05m30.998496s  dec= 77d52'43.24753"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=22h51m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=23h10m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 23h11m10s to 23h27m00s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='2007+777'  ra=20h05m30.998496s  dec= 77d52'43.24753"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=23h11m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=23h27m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 23h28m00s to 23h43m50s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=23h28m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=23h43m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 23h44m50s to 00h00m40s   Mon, 2017 Mar 20 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=23h44m50s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
date=2017Mar21
stop=00h00m40s   !NEXT!

!* --- Scan from 00h01m40s to 00h17m30s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=00h01m40s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=00h17m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 00h18m30s to 00h34m20s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=00h18m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=00h34m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 00h35m20s to 00h51m10s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=00h35m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=00h51m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 00h52m10s to 01h08m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=00h52m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=01h08m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 01h09m00s to 01h24m50s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=01h09m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=01h24m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 01h25m50s to 01h41m40s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=01h25m50s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=01h41m40s   !NEXT!

!* --- Scan from 01h42m40s to 01h58m30s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=01h42m40s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=01h58m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 02h00m00s to 02h20m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
!*  L-band VLBI scans. Space segment 03: 0615+820 with  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,20cm),(3,20cm)
synth=( 1,14.6),( 2,-2.4),( 3,14.6)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,731.99),( 2,731.99),( 3,732.01),( 4,732.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=02h00m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=02h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 02h20m30s to 02h40m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=02h20m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=02h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 02h41m00s to 02h51m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
!*  Ground  segment 04:  scans on 0615+820 at K/Q-band  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=02h41m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=02h51m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 02h52m00s to 03h07m50s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=02h52m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=03h07m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 03h08m50s to 03h24m40s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=03h08m50s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=03h24m40s   !NEXT!

!* --- Scan from 03h25m40s to 03h41m30s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=03h25m40s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=03h41m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 03h42m30s to 03h58m20s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=03h42m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=03h58m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 03h59m20s to 04h15m10s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=03h59m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=04h15m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 04h16m10s to 04h32m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=04h16m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=04h32m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 04h33m00s to 04h48m50s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=04h33m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=04h48m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 04h49m50s to 05h05m40s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=04h49m50s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=05h05m40s   !NEXT!

!* --- Scan from 05h06m40s to 05h22m30s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=05h06m40s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=05h22m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 05h23m30s to 05h39m20s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=05h23m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=05h39m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 05h40m00s to 06h00m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
!*  L-band VLBI scans. Space segment 04: 0615+820 with  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,20cm),(3,20cm)
synth=( 1,14.6),( 2,-2.4),( 3,14.6)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,731.99),( 2,731.99),( 3,732.01),( 4,732.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=05h40m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=06h00m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 06h00m30s to 06h20m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=06h00m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=06h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 06h21m00s to 06h37m20s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
!*  Ground  segment 05:  scans on 0615+820 at K/Q-band  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=06h21m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=06h37m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 06h38m20s to 06h54m10s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=06h38m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=06h54m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 06h55m10s to 07h11m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=06h55m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=07h11m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 07h12m00s to 07h27m50s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=07h12m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=07h27m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 07h28m50s to 07h44m40s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=07h28m50s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=07h44m40s   !NEXT!

!* --- Scan from 07h45m40s to 08h01m30s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=07h45m40s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=08h01m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 08h02m30s to 08h18m20s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=08h02m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=08h18m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 08h19m20s to 08h35m10s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=08h19m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=08h35m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 08h36m10s to 08h52m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=08h36m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=08h52m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 08h53m00s to 09h08m50s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=08h53m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=09h08m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 09h10m00s to 09h30m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
!*  L-band VLBI scans. Space segment 05: 0615+820 with  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,20cm),(3,20cm)
synth=( 1,14.6),( 2,-2.4),( 3,14.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,731.99),( 2,731.99),( 3,732.01),( 4,732.01)
disk=off
stop=09h10m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=09h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 09h30m30s to 09h50m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=09h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=09h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 09h50m30s to 10h10m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=09h50m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=10h10m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 10h11m00s to 10h27m20s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
!*  Ground  segment 06:  scans on 0615+820 at K/Q-band  *!
sname='2007+777'  ra=20h05m30.998496s  dec= 77d52'43.24753"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=10h11m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=10h27m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 10h28m20s to 10h44m10s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='2007+777'  ra=20h05m30.998496s  dec= 77d52'43.24753"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=10h28m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=10h44m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 10h45m10s to 11h01m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=10h45m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=11h01m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 11h02m00s to 11h17m50s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=11h02m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=11h17m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 11h18m50s to 11h34m40s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=11h18m50s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=11h34m40s   !NEXT!

!* --- Scan from 11h35m40s to 11h51m30s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=11h35m40s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=11h51m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 11h52m30s to 12h08m20s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=11h52m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h08m20s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h09m20s to 12h25m10s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=12h09m20s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h25m10s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h26m10s to 12h42m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=12h26m10s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h42m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h43m00s to 12h58m50s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
sideband=(3,U),(4,U)
bbsynth=( 1,767.25),( 2,767.25),( 3,799.25),( 4,799.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
pcalxfreq2=(1,750),(2,750),(3,13750),(4,13750)
disk=off
stop=12h43m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h58m50s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h00m00s to 13h20m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
!*  L-band VLBI scans. Space segment 06: 0615+820 with  *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
fe=(1,20cm),(3,20cm)
synth=( 1,14.6),( 2,-2.4),( 3,14.6)
sideband=(3,L),(4,L)
bbsynth=( 1,731.99),( 2,731.99),( 3,732.01),( 4,732.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=13h00m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h20m30s to 13h40m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=13h20m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h40m30s to 14h00m00s   Tue, 2017 Mar 21 --- *!
sname='0615+820'  ra=06h26m03.006221s  dec= 82d02'25.56790"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=13h40m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h00m00s   !NEXT!
disk=off
stop=14h00m05s   !NEXT!
     !QUIT! 
