"
" Edit this file to just include sources you want
" when running CAP programs
" Source fluxes at 4985MHz from Ott et al (1984)
"
source_3c48    =  5.49
source_3c123   = 15.67
source_3c147   =  7.56
source_3c161   =  6.44
source_3c218   = 13.08
source_3c227   =  2.88
source_3c249.1 =   .79
source_3c274   = 74.38
source_3c286   =  7.37
source_3c295   =  6.39
source_3c309.1 =  3.10
source_3c348   = 11.95
source_3c353   = 20.98
"
" Flux of varaible source estimated from 
" onoff measurements, June 1995, Onsalal
"
source_3c273b  = 33.00

