!*  Schedule for VLBA_FD   *!
!*  Experiment gg079d   *!
!* Schedule Version:       1.10 *!
!* Processed by SCHED version:  11.40  Release 11.4.  March 14, 2015 *!
!* PI:       Jose L. Gomez, Andrei Lobanov *!
!* Address:  Instituto de Astrofisica de Andalucia-CSIC *!
!*           Glorieta de la Astronomia *!
!*           E-18008 Granada, Spain *!
!*  *!
!* Phone:    +79165452842 *!
!* EMAIL:    jlgomez@iaa.es, alobanov@mpifr-bonn.mpg.de *!
!* Fax: *!
!* Phone during observation: +79165452842 *!
!* Observing mode: K-band, dual-pol *!
!* Notes:    K-band, Radioastron-compatible frequency setup *!
!*           P-CAL is ON *!
!*           Tsys is ON *!
!*           auto-level (AGC) is ON *!
!*  Start at 12h00m00s     Wed, 2016 May 04  Day of year  125   *!
program=gg079d  

diskformat=mark5c
media=(1,disk)

!* The first scan is preceeded by a setup scan *!
!* that ends at the start time of the first scan  *!

!* --- Scan from 12h00m00s to 12h10m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
!*  K-band VLBI scans. Space segment 01: 1641+399  *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
maxcaltime= 120
fe=(2,1cm),(4,1cm)
fexfer=(2,norm)
noise=(1,low-s),(2,low-s),(3,low-s),(4,low-s)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
logging=STANDARD
nchan= 4
format=VLBA1:4
ifdistr=(1,0),(2,0),(3,0),(4,0)
baseband=(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
sideband=(1,U),(2,U),(3,L),(4,L)
bits=(1,2),(2,2),(3,2),(4,2)
period=(1,1),(2,1),(3,1),(4,1)
level=(1,-1),(2,-1),(3,-1),(4,-1)
azcolim=   0.00  elcolim=   0.00
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
bbfilter=(1,16M),(2,16M),(3,16M),(4,16M)
pcal=1MHZ
pcalxbit1=(1,S1),(2,S3),(3,S1),(4,S3),(5,S1),(6,S2),(7,S3),(8,S4)
pcalxbit2=(1,S2),(2,S4),(3,S2),(4,S4),(5,M1),(6,M2),(7,M3),(8,M4)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010),(5,0),(6,0),(7,0),(8,0)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010),(5,0),(6,0),(7,0),(8,0)
samplerate=32M
disk=off
  date = 2016May04
stop=12h00m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h10m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h10m30s to 12h20m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=12h10m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h20m30s to 12h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=12h20m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h30m30s to 12h40m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=12h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h40m30s to 12h50m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=12h40m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=12h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 12h50m30s to 13h00m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=12h50m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h00m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h04m00s to 13h06m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=13h04m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h06m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h06m30s to 13h10m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=13h06m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h10m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h10m30s to 13h12m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=13h10m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h12m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h15m00s to 13h18m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=13h15m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h18m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h19m00s to 13h24m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=13h19m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h24m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h25m30s to 13h33m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=13h25m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h33m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h34m30s to 13h38m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=13h34m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h38m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h38m30s to 13h44m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=13h38m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h44m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h45m30s to 13h54m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=13h45m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=13h54m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 13h55m00s to 14h03m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=13h55m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h03m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h04m30s to 14h08m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=14h04m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h08m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h08m30s to 14h14m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=14h08m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h14m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h15m00s to 14h23m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=14h15m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h23m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h24m00s to 14h33m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=14h24m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h33m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h34m00s to 14h43m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=14h34m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h43m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h45m00s to 14h48m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=14h45m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h48m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h49m00s to 14h54m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=14h49m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=14h54m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 14h55m30s to 15h04m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=14h55m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h04m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h04m30s to 15h14m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=15h04m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h14m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h14m30s to 15h24m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=15h14m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h24m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h28m00s to 15h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=15h28m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h30m30s to 15h34m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=15h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h34m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h34m30s to 15h37m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=15h34m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h37m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h38m00s to 15h47m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=15h38m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h47m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h48m00s to 15h57m30s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=15h48m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=15h57m30s   !NEXT!

!* --- Scan from 15h58m00s to 16h06m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=15h58m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=16h06m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 16h06m30s to 16h19m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=16h06m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=16h19m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 16h20m00s to 16h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
!*  K-band VLBI scans. Space segment 02: 1641+399  *!
sname='1641+399'  ra=16h42m58.809963s  dec= 39d48'36.99385"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=16h20m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=16h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 17h21m00s to 17h23m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
!*  VLBA scans on PA calibrator, good also as FF  *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=17h21m00s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=17h23m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 17h23m30s to 17h27m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=17h23m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=17h27m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 17h27m30s to 17h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C454.3'  ra=22h53m57.747940s  dec= 16d08'53.56074"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=17h27m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=17h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 17h30m30s to 17h40m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
!*  VLBA on calibrators until end of the experiment  *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=17h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=17h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 17h40m30s to 17h50m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=17h40m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=17h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 17h50m30s to 18h00m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=17h50m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=18h00m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 18h00m30s to 18h10m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=18h00m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=18h10m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 18h10m30s to 18h20m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=18h10m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=18h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 18h20m30s to 18h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=18h20m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=18h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 18h30m30s to 18h40m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
!*  VLBA on calibrators until end of the experiment  *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=18h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=18h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 18h40m30s to 18h50m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=18h40m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=18h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 18h50m30s to 19h00m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=18h50m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h00m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h00m30s to 19h10m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=19h00m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h10m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h10m30s to 19h20m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=19h10m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h20m30s to 19h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=19h20m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h30m30s to 19h40m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
!*  VLBA on calibrators until end of the experiment  *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=19h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h40m30s to 19h50m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=19h40m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=19h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 19h50m30s to 20h00m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=19h50m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h00m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h00m30s to 20h10m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=20h00m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h10m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h10m30s to 20h20m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=20h10m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h20m30s to 20h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=20h20m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h30m30s to 20h40m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
!*  VLBA on calibrators until end of the experiment  *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=20h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h40m30s to 20h50m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=20h40m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=20h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 20h50m30s to 21h00m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=20h50m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h00m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h00m30s to 21h10m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=21h00m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h10m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h10m30s to 21h20m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(1,7mm),(3,7mm)
synth=( 1, 3.9),( 2, 7.6),( 3,11.6)
ifchan=(1,A),(2,C),(3,A),(4,C)
bbsynth=( 1,730.25),( 2,730.25),( 3,762.25),( 4,762.25)
pcalxfreq1=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
pcalxfreq2=(1,750),(2,250),(3,13750),(4,13250)
disk=off
stop=21h10m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h20m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h20m30s to 21h30m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=21h20m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h30m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h30m30s to 21h40m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,1cm),(4,1cm)
synth=( 1, 9.1),( 2, 6.1),( 3,12.4)
ifchan=(1,B),(2,D),(3,B),(4,D)
bbsynth=( 1,735.99),( 2,735.99),( 3,768.01),( 4,768.01)
pcalxfreq1=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
pcalxfreq2=(1,10),(2,10),(3,13010),(4,13010)
disk=off
stop=21h30m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h40m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h40m30s to 21h50m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='NRAO150'  ra=03h59m29.747271s  dec= 50d57'50.16179"  qual=999  calib=' '
disk=off
stop=21h40m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h50m00s   !NEXT!

!* --- Scan from 21h50m30s to 21h55m00s   Wed, 2016 May 04 --- *!
sname='3C84'  ra=03h19m48.160114s  dec= 41d30'42.10559"  qual=999  calib=' '
fe=(2,2cm),(4,2cm)
synth=( 1,14.6),( 2,10.9),( 3,10.9)
bbsynth=( 1,736.99),( 2,736.99),( 3,769.01),( 4,769.01)
disk=off
stop=21h50m30s   !NEXT!        
qual=  0
disk=off
stop=21h55m00s   !NEXT!
disk=off
stop=21h55m05s   !NEXT!
     !QUIT! 
