  COVER INFORMATION 

 Station:    VLBA_FD   (Code Fd ) 
 Experiment: Global 7mm VLBI observations of Cygnus A
 Exp. Code:  gb075b  


Schedule Version:       1.00
Processed by SCHED version:  11.30  Version 11.3 update 1.  April 14, 2014

PI:       Biagina Boccardi

Address:  Max Planck Institute for Radioastronomy
          Auf dem Huegel 69
          Bonn, 53121
           Germany

Phone:    +49 (0)228 525 366
EMAIL:    bboccardi@mpifr-bonn.mpg.de
Fax:      +49-2257-301-106
Phone during observation: +49-2257-301-155

Observing mode: 1024-32-2

Notes:
 
 
 


COVER LETTER:

Schedule for VLBA_FD   (Code Fd )                                   Page   2
               Global 7mm VLBI observations of Cygnus A
  UP:  D => Below limits;  H => Below horizon mask;  W => still slewing at end;  blank => Up.
  Early: Seconds between end of slew and start.   Dwell: On source seconds. 
  Disk: GBytes recorded to this point.
  TPStart:  Recording start time.  Frequencies are LO sum (band edge).
  SYNC: Time correlator is expected to sync up.
----------------------------------------------------------------------------------------
Start UT  Source               Start / Stop                 Early    Disk   TPStart
Stop UT                  LST      EL    AZ   HA  UP   ParA  Dwell   GBytes    SYNC
----------------------------------------------------------------------------------------

 --- Sun  19 Oct 2014   Day 292 ---

 Next scan frequencies:  43114.25  43114.25  43146.25  43146.25  43178.25  43178.25  43210.25  43210.25
 Next BBC frequencies:     714.25    714.25    746.25    746.25    778.25    778.25    810.25    810.25
 Next scan bandwidths:      32.00     32.00     32.00     32.00     32.00     32.00     32.00     32.00

18 05 00  CYG-A        13 01 46   9.7  48.0 -7.0     -57.7     0        0   18 05 00
18 20 00  ---          13 16 48  12.2  49.5 -6.7     -59.8   900      116   18 05 01

18 21 00  CYG-A        13 17 48  12.3  49.6 -6.7     -60.0    54      116   18 21 00
18 26 00  ---          13 22 49  13.2  50.1 -6.6     -60.7   300      155   18 21 01

18 28 00  2013+370     13 24 49   9.0  51.8 -6.9     -58.2   103      155   18 28 00
18 31 00  ---          13 27 50   9.5  52.1 -6.8     -58.6   180      178   18 28 01

18 34 00  CYG-A        13 30 50  14.5  50.9 -6.5     -61.8   163      178   18 34 00
18 49 00  ---          13 45 53  17.0  52.2 -6.2     -63.9   900      294   18 34 01

18 50 00  CYG-A        13 46 53  17.2  52.3 -6.2     -64.1    54      294   18 50 00
18 55 00  ---          13 51 54  18.0  52.7 -6.1     -64.7   300      332   18 50 01

18 56 00  2013+370     13 52 54  13.8  54.7 -6.4     -61.8    43      332   18 56 00
18 59 00  ---          13 55 54  14.4  55.0 -6.3     -62.2   180      356   18 56 01

19 01 00  CYG-A        13 57 55  19.1  53.2 -6.0     -65.6   103      356   19 01 00
19 16 00  ---          14 12 57  21.7  54.5 -5.8     -67.6   900      471   19 01 01

19 22 00  CYG-A        14 18 58  22.8  54.9 -5.7     -68.4   354      471   19 22 00
19 28 00  ---          14 24 59  23.8  55.4 -5.6     -69.2   360      518   19 22 01

19 30 00  CYG-A        14 26 59  24.2  55.5 -5.6     -69.5   114      518   19 30 00
19 35 00  ---          14 32 00  25.1  55.9 -5.5     -70.2   300      556   19 30 01

19 37 00  2013+370     14 34 01  21.2  58.4 -5.7     -67.0   104      556   19 37 00
19 40 00  ---          14 37 01  21.8  58.6 -5.7     -67.3   180      580   19 37 01

19 42 00  CYG-A        14 39 01  26.3  56.4 -5.3     -71.1   104      580   19 42 00
19 57 00  ---          14 54 04  29.0  57.3 -5.1     -73.1   900      696   19 42 01

19 59 00  2013+370     14 56 04  25.3  60.1 -5.3     -69.6   104      696   19 59 00
20 02 00  ---          14 59 05  25.9  60.4 -5.3     -70.0   180      719   19 59 01

20 11 00  BLLAC        15 08 06  11.0  47.0 -6.9     -58.4   500      719   20 11 00
20 14 00  ---          15 11 07  11.5  47.3 -6.9     -58.8   180      742   20 11 01

20 23 00  2013+370     15 20 08  29.8  61.9 -4.9     -72.4   499      742   20 23 00
20 26 00  ---          15 23 09  30.4  62.1 -4.9     -72.8   180      765   20 23 01
Schedule for VLBA_FD   (Code Fd )                                   Page   3
               Global 7mm VLBI observations of Cygnus A
  UP:  D => Below limits;  H => Below horizon mask;  W => still slewing at end;  blank => Up.
  Early: Seconds between end of slew and start.   Dwell: On source seconds. 
  Disk: GBytes recorded to this point.
  TPStart:  Recording start time.  Frequencies are LO sum (band edge).
  SYNC: Time correlator is expected to sync up.
----------------------------------------------------------------------------------------
Start UT  Source               Start / Stop                 Early    Disk   TPStart
Stop UT                  LST      EL    AZ   HA  UP   ParA  Dwell   GBytes    SYNC
----------------------------------------------------------------------------------------

 --- Sun  19 Oct 2014   Day 292 ---

20 27 00  CYG-A        15 24 09  34.5  59.1 -4.6     -77.1    44      765   20 27 00
20 42 00  ---          15 39 11  37.3  59.8 -4.3     -79.1   900      881   20 27 01

20 43 00  CYG-A        15 40 11  37.5  59.8 -4.3     -79.3    54      881   20 43 00
20 46 00  ---          15 43 12  38.1  60.0 -4.3     -79.7   180      904   20 43 01

20 47 00  2013+370     15 44 12  34.4  63.5 -4.5     -75.2    45      904   20 47 00
20 50 00  ---          15 47 13  35.0  63.7 -4.5     -75.6   180      927   20 47 01

20 51 00  CYG-A        15 48 13  39.0  60.2 -4.2     -80.4    44      927   20 51 00
21 06 00  ---          16 03 15  41.8  60.7 -3.9     -82.5   900     1043   20 51 01

21 08 00  CYG-A        16 05 16  42.2  60.8 -3.9     -82.7   114     1043   21 08 00
21 13 00  ---          16 10 16  43.1  61.0 -3.8     -83.4   300     1082   21 08 01

21 15 00  2013+370     16 12 17  39.9  65.1 -4.1     -78.5   105     1082   21 15 00
21 18 00  ---          16 15 17  40.5  65.2 -4.0     -78.9   180     1105   21 15 01

21 19 00  CYG-A        16 16 17  44.3  61.1 -3.7     -84.3    45     1105   21 19 00
21 34 00  ---          16 31 20  47.1  61.5 -3.5     -86.5   900     1221   21 19 01

21 35 00  CYG-A        16 32 20  47.3  61.5 -3.5     -86.7    54     1221   21 35 00
21 39 00  ---          16 36 21  48.0  61.5 -3.4     -87.3   240     1252   21 35 01

21 40 00  CYG-A        16 37 21  48.2  61.5 -3.4     -87.5    54     1252   21 40 00
21 46 00  ---          16 43 22  49.4  61.6 -3.3     -88.4   360     1298   21 40 01

21 47 00  2013+370     16 44 22  46.2  66.5 -3.5     -82.4    45     1298   21 47 00
21 50 00  ---          16 47 22  46.8  66.6 -3.5     -82.8   180     1322   21 47 01

21 51 00  CYG-A        16 48 23  50.3  61.6 -3.2     -89.2    45     1322   21 51 00
22 06 00  ---          17 03 25  53.2  61.6 -2.9     -91.7   900     1438   21 51 01

22 07 00  CYG-A        17 04 25  53.4  61.6 -2.9     -91.8    54     1438   22 07 00
22 12 00  ---          17 09 26  54.3  61.5 -2.8     -92.7   300     1476   22 07 01

22 14 00  CYG-A        17 11 26  54.7  61.5 -2.8     -93.1   114     1476   22 14 00
22 18 00  ---          17 15 27  55.4  61.4 -2.7     -93.8   240     1507   22 14 01

22 21 00  BLLAC        17 18 28  33.2  56.8 -4.7     -76.9   127     1507   22 21 00
22 24 00  ---          17 21 28  33.8  56.9 -4.7     -77.3   180     1530   22 21 01

22 33 00  2013+370     17 30 30  55.3  67.7 -2.8     -88.5   493     1530   22 33 00
22 36 00  ---          17 33 30  55.9  67.7 -2.7     -88.9   180     1554   22 33 01
Schedule for VLBA_FD   (Code Fd )                                   Page   4
               Global 7mm VLBI observations of Cygnus A
  UP:  D => Below limits;  H => Below horizon mask;  W => still slewing at end;  blank => Up.
  Early: Seconds between end of slew and start.   Dwell: On source seconds. 
  Disk: GBytes recorded to this point.
  TPStart:  Recording start time.  Frequencies are LO sum (band edge).
  SYNC: Time correlator is expected to sync up.
----------------------------------------------------------------------------------------
Start UT  Source               Start / Stop                 Early    Disk   TPStart
Stop UT                  LST      EL    AZ   HA  UP   ParA  Dwell   GBytes    SYNC
----------------------------------------------------------------------------------------

 --- Sun  19 Oct 2014   Day 292 ---

22 37 30  CYG-A        17 35 00  59.1  60.7 -2.4     -97.5    76     1554   22 37 30
22 52 30  ---          17 50 03  61.9  59.8 -2.2    -100.8   900     1669   22 37 31

22 54 00  CYG-A        17 51 33  62.2  59.7 -2.1    -101.2    84     1669   22 54 00
22 59 00  ---          17 56 34  63.1  59.3 -2.1    -102.3   300     1708   22 54 01

23 00 00  2013+370     17 57 34  60.7  67.6 -2.3     -92.7    46     1708   23 00 00
23 03 00  ---          18 00 34  61.3  67.5 -2.3     -93.2   180     1731   23 00 01

23 05 00  CYG-A        18 02 35  64.3  58.7 -2.0    -103.9   106     1731   23 05 00
23 20 00  ---          18 17 37  67.0  56.8 -1.7    -108.0   900     1847   23 05 01

23 21 00  CYG-A        18 18 37  67.2  56.6 -1.7    -108.3    54     1847   23 21 00
23 26 00  ---          18 23 38  68.1  55.8 -1.6    -109.9   300     1886   23 21 01

23 27 00  2013+370     18 24 38  66.1  66.5 -1.9     -97.7    45     1886   23 27 00
23 30 00  ---          18 27 39  66.7  66.3 -1.8     -98.4   180     1909   23 27 01

23 31 00  CYG-A        18 28 39  69.0  54.9 -1.5    -111.6    44     1909   23 31 00
23 46 00  ---          18 43 42  71.5  51.4 -1.3    -117.3   900     2025   23 31 01

23 47 00  CYG-A        18 44 42  71.7  51.1 -1.3    -117.8    54     2025   23 47 00
23 55 00  ---          18 52 43  73.0  48.7 -1.1    -121.4   480     2087   23 47 01

 --- Mon  20 Oct 2014   Day 293 ---

00 00 00  CYG-A        18 57 44  73.8  46.9 -1.0    -124.0   294     2087   00 00 00
00 04 00  ---          19 01 44  74.5  45.3 -1.0    -126.2   240     2118   00 00 01

00 07 00  BLLAC        19 04 45  52.7  59.0 -3.0     -93.4   128     2118   00 07 00
00 10 00  ---          19 07 45  53.3  59.0 -2.9     -93.9   180     2141   00 07 01

00 23 00  2013+370     19 20 48  76.8  56.3 -0.9    -115.9   730     2141   00 23 00
00 26 00  ---          19 23 48  77.3  55.1 -0.9    -117.6   180     2164   00 23 01

00 28 00  CYG-A        19 25 48  77.7  31.9 -0.6    -143.0    96     2164   00 28 00
00 43 00  ---          19 40 51  79.1  19.6 -0.3    -157.6   900     2280   00 28 01

00 44 00  CYG-A        19 41 51  79.2  18.7 -0.3    -158.7    54     2280   00 44 00
00 50 00  ---          19 47 52  79.6  12.8 -0.2    -165.5   360     2326   00 44 01

00 51 00  2013+370     19 48 52  81.3  38.6 -0.5    -137.6    33     2326   00 51 00
00 54 00  ---          19 51 53  81.7  35.6 -0.4    -141.1   180     2350   00 51 01
Schedule for VLBA_FD   (Code Fd )                                   Page   5
               Global 7mm VLBI observations of Cygnus A
  UP:  D => Below limits;  H => Below horizon mask;  W => still slewing at end;  blank => Up.
  Early: Seconds between end of slew and start.   Dwell: On source seconds. 
  Disk: GBytes recorded to this point.
  TPStart:  Recording start time.  Frequencies are LO sum (band edge).
  SYNC: Time correlator is expected to sync up.
----------------------------------------------------------------------------------------
Start UT  Source               Start / Stop                 Early    Disk   TPStart
Stop UT                  LST      EL    AZ   HA  UP   ParA  Dwell   GBytes    SYNC
----------------------------------------------------------------------------------------

 --- Mon  20 Oct 2014   Day 293 ---

00 55 00  CYG-A        19 52 53  79.8   7.6 -0.1    -171.4    33     2350   00 55 00
01 10 00  ---          20 07 55  79.7  -8.4  0.1     170.4   900     2466   00 55 01

01 11 00  CYG-A        20 08 55  79.7  -9.5  0.1     169.2    54     2466   01 11 00
01 16 00  ---          20 13 56  79.5 -14.6  0.2     163.4   300     2504   01 11 01

01 18 00  2013+370     20 15 57  83.4   0.2 -0.0    -179.8    99     2504   01 18 00
01 21 00  ---          20 18 57  83.4  -5.0  0.0     174.6   180     2527   01 18 01

01 23 00  CYG-A        20 20 57  79.0 -21.3  0.3     155.7   102     2527   01 23 00
01 38 00  ---          20 36 00  77.5 -33.2  0.6     141.5   900     2643   01 23 01

01 39 00  CYG-A        20 37 00  77.4 -33.9  0.6     140.7    54     2643   01 39 00
01 44 00  ---          20 42 01  76.8 -37.1  0.7     136.7   300     2682   01 39 01

01 46 00  2013+370     20 44 01  81.2 -39.4  0.5     136.7   103     2682   01 46 00
01 49 00  ---          20 47 02  80.8 -42.1  0.5     133.5   180     2705   01 46 01

01 51 00  CYG-A        20 49 02  75.8 -41.0  0.8     131.8   103     2705   01 51 00
02 06 00  ---          21 04 05  73.5 -47.5  1.1     123.0   900     2821   01 51 01

02 15 00  BLLAC        21 13 06  74.6  37.2 -0.8    -135.3   469     2821   02 15 00
02 18 00  ---          21 16 07  74.9  35.6 -0.8    -137.3   180     2844   02 15 01

02 27 00  2013+370     21 25 08  74.3 -60.6  1.2     109.7   465     2844   02 27 00
02 30 00  ---          21 28 08  73.7 -61.3  1.2     108.6   180     2868   02 27 01

02 31 00  CYG-A        21 29 09  69.3 -54.5  1.5     112.4    44     2868   02 31 00
02 46 00  ---          21 44 11  66.7 -57.1  1.7     107.5   900     2983   02 31 01

02 47 00  CYG-A        21 45 11  66.5 -57.2  1.8     107.2    54     2983   02 47 00
02 59 00  ---          21 57 13  64.3 -58.7  2.0     103.9   720     3076   02 47 01

03 07 00  2013+370     22 05 15  66.5 -66.3  1.8      98.2   465     3076   03 07 00
03 10 00  ---          22 08 15  65.9 -66.5  1.9      97.6   180     3099   03 07 01

03 11 00  CYG-A        22 09 15  62.1 -59.8  2.2     101.0    45     3099   03 11 00
03 26 00  ---          22 24 18  59.3 -60.7  2.4      97.7   900     3215   03 11 01

03 27 00  2013+370     22 25 18  62.5 -67.3  2.2      94.3    45     3215   03 27 00
03 30 00  ---          22 28 18  61.9 -67.4  2.2      93.7   180     3239   03 27 01

03 31 00  CYG-A        22 29 18  58.3 -60.9  2.5      96.7    45     3239   03 31 00
03 46 00  ---          22 44 21  55.5 -61.4  2.7      93.8   900     3354   03 31 01
Schedule for VLBA_FD   (Code Fd )                                   Page   6
               Global 7mm VLBI observations of Cygnus A
  UP:  D => Below limits;  H => Below horizon mask;  W => still slewing at end;  blank => Up.
  Early: Seconds between end of slew and start.   Dwell: On source seconds. 
  Disk: GBytes recorded to this point.
  TPStart:  Recording start time.  Frequencies are LO sum (band edge).
  SYNC: Time correlator is expected to sync up.
----------------------------------------------------------------------------------------
Start UT  Source               Start / Stop                 Early    Disk   TPStart
Stop UT                  LST      EL    AZ   HA  UP   ParA  Dwell   GBytes    SYNC
----------------------------------------------------------------------------------------

 --- Mon  20 Oct 2014   Day 293 ---

03 47 00  CYG-A        22 45 21  55.3 -61.4  2.8      93.6    54     3354   03 47 00
03 52 00  ---          22 50 22  54.3 -61.5  2.8      92.7   300     3393   03 47 01

03 55 00  2013+370     22 53 22  56.9 -67.7  2.6      89.7   166     3393   03 55 00
03 58 00  ---          22 56 23  56.4 -67.7  2.7      89.2   180     3416   03 55 01

03 59 00  CYG-A        22 57 23  53.0 -61.6  3.0      91.5    46     3416   03 59 00
04 14 00  ---          23 12 26  50.2 -61.6  3.2      89.1   900     3532   03 59 01

04 15 00  CYG-A        23 13 26  50.0 -61.6  3.2      88.9    54     3532   04 15 00
04 23 00  ---          23 21 27  48.5 -61.6  3.4      87.6   480     3594   04 15 01

04 32 00  BLLAC        23 30 29  69.0 -50.0  1.5     116.9   489     3594   04 32 00
04 35 00  ---          23 33 29  68.5 -50.7  1.5     115.7   180     3617   04 32 01

04 44 00  2013+370     23 42 30  47.2 -66.7  3.4      83.0   493     3617   04 44 00
04 47 00  ---          23 45 31  46.6 -66.6  3.5      82.7   180     3640   04 44 01

04 48 00  CYG-A        23 46 31  43.7 -61.1  3.8      83.9    47     3640   04 48 00
05 03 00  ---          00 01 34  40.9 -60.6  4.0      81.8   900     3756   04 48 01

05 04 00  2013+370     00 02 34  43.2 -65.9  3.8      80.6    47     3756   05 04 00
05 07 00  ---          00 05 34  42.7 -65.8  3.8      80.2   180     3780   05 04 01

05 08 00  CYG-A        00 06 34  40.0 -60.4  4.1      81.1    47     3780   05 08 00
05 23 00  ---          00 21 37  37.2 -59.8  4.4      79.0   900     3895   05 08 01

05 24 00  CYG-A        00 22 37  37.0 -59.7  4.4      78.9    54     3895   05 24 00
05 28 00  ---          00 26 38  36.2 -59.5  4.4      78.3   240     3926   05 24 01

05 29 00  CYG-A        00 27 38  36.0 -59.5  4.5      78.2    54     3926   05 29 00
05 35 00  ---          00 33 39  34.9 -59.2  4.6      77.4   360     3973   05 29 01

05 36 00  2013+370     00 34 39  37.0 -64.3  4.3      76.8    48     3973   05 36 00
05 39 00  ---          00 37 40  36.4 -64.1  4.4      76.4   180     3996   05 36 01

05 40 00  CYG-A        00 38 40  34.0 -58.9  4.6      76.7    48     3996   05 40 00
05 55 00  ---          00 53 42  31.2 -58.1  4.9      74.7   900     4112   05 40 01

05 56 00  CYG-A        00 54 42  31.1 -58.0  4.9      74.6    54     4112   05 56 00
06 00 00  ---          00 58 43  30.3 -57.8  5.0      74.0   240     4143   05 56 01

06 02 00  CYG-A        01 00 43  30.0 -57.7  5.0      73.8   114     4143   06 02 00
06 07 00  ---          01 05 44  29.1 -57.4  5.1      73.1   300     4181   06 02 01
Schedule for VLBA_FD   (Code Fd )                                   Page   7
               Global 7mm VLBI observations of Cygnus A
  UP:  D => Below limits;  H => Below horizon mask;  W => still slewing at end;  blank => Up.
  Early: Seconds between end of slew and start.   Dwell: On source seconds. 
  Disk: GBytes recorded to this point.
  TPStart:  Recording start time.  Frequencies are LO sum (band edge).
  SYNC: Time correlator is expected to sync up.
----------------------------------------------------------------------------------------
Start UT  Source               Start / Stop                 Early    Disk   TPStart
Stop UT                  LST      EL    AZ   HA  UP   ParA  Dwell   GBytes    SYNC
----------------------------------------------------------------------------------------

 --- Mon  20 Oct 2014   Day 293 ---

06 09 00  BLLAC        01 07 44  51.7 -59.1  3.1      92.4    67     4181   06 09 00
06 12 00  ---          01 10 45  51.1 -59.1  3.1      91.8   180     4205   06 09 01

06 21 00  2013+370     01 19 46  28.3 -61.3  5.1      71.5   490     4205   06 21 00
06 24 00  ---          01 22 47  27.8 -61.1  5.1      71.2   180     4228   06 21 01

06 25 00  CYG-A        01 23 47  25.8 -56.2  5.4      70.7    48     4228   06 25 00
06 40 00  ---          01 38 50  23.1 -55.1  5.6      68.7   900     4344   06 25 01

06 41 00  2013+370     01 39 50  24.6 -59.8  5.4      69.1    49     4344   06 41 00
06 44 00  ---          01 42 50  24.0 -59.6  5.4      68.8   180     4367   06 41 01

06 45 00  CYG-A        01 43 50  22.3 -54.7  5.7      68.0    49     4367   06 45 00
07 00 00  ---          01 58 53  19.6 -53.5  6.0      66.0   900     4483   06 45 01

07 01 00  CYG-A        01 59 53  19.5 -53.4  6.0      65.9    54     4483   07 01 00
07 11 00  ---          02 09 55  17.7 -52.6  6.2      64.5   600     4560   07 01 01

07 12 00  2013+370     02 10 55  18.9 -57.3  5.9      65.4    49     4560   07 12 00
07 15 00  ---          02 13 55  18.3 -57.0  6.0      65.0   180     4583   07 12 01

07 16 00  CYG-A        02 14 55  16.9 -52.2  6.2      63.8    49     4583   07 16 00
07 31 00  ---          02 29 58  14.4 -50.8  6.5      61.7   900     4699   07 16 01

07 32 00  2013+370     02 30 58  15.3 -55.4  6.2      62.9    49     4699   07 32 00
07 35 00  ---          02 33 59  14.8 -55.2  6.3      62.5   180     4723   07 32 01

07 36 00  CYG-A        02 34 59  13.5 -50.3  6.6      61.0    49     4723   07 36 00
07 51 00  ---          02 50 01  11.1 -48.9  6.8      58.9   900     4838   07 36 01

07 52 00  2013+370     02 51 01  11.8 -53.5  6.6      60.3    49     4838   07 52 00
07 55 00  ---          02 54 02  11.3 -53.2  6.6      59.9   180     4862   07 52 01


SETUP FILE INFORMATION:
   NOTE: If DOPPLER, FREQ, or BW were used, see the individual scans for the final BBC settings.


 ======== Setup file: /home/bboccardi/SCHED/setups/sess314QG.setini
   Matching groups in /home/bboccardi/SCHED/catalogs/freq_RDBE.dat:
     v7mm_c8

   Setup group:    6         Station: VLBA_FD           Total bit rate:  1024
   Format: VDIF              Bits per sample: 2         Sample rate: 64.000
   Number of channels:  8    DBE type: RDBE_DDC         Speedup factor:   1.00

   Disk used to record data.

   1st LO=  42400.00  42400.00  42400.00  42400.00  42400.00  42400.00  42400.00  42400.00
   Net SB=         U         U         U         U         U         U         U         U
   IF SB =         U         U         U         U         U         U         U         U
   Pol.  =      RCP       LCP       RCP       LCP       RCP       LCP       RCP       LCP 
   BBC   =         1         2         3         4         5         6         7         8
   BBC SB=         U         U         U         U         U         U         U         U
   IF    =        A         C         A         C         A         C         A         C 

   VLBA FE=     7mm      omit     7mm      omit
   VLBA Synth=  15.1      7.6     11.6

  The following frequency sets based on these setups were used.
     See the crd files for VLBA legacy system setups and pcal detection details.

   Frequency Set:   9  Setup file default.  Used with PCAL = 1MHz
   LO sum=   43114.25  43114.25  43146.25  43146.25  43178.25  43178.25  43210.25  43210.25
   BBC fr=     714.25    714.25    746.25    746.25    778.25    778.25    810.25    810.25
   Bandwd=      32.00     32.00     32.00     32.00     32.00     32.00     32.00     32.00
   VLBA legacy crd files using  4 channels based on RDBE channels:   3  4  5  6
   CRD fr=     754.25    754.25    786.25    786.25
   CRD bw=      16.00     16.00     16.00     16.00
    Matching frequency sets:   9  10  11  12  13  14  15  16  17  19

   Track assignments are: 
    track1=   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8
    barrel=roll_off 

 POSITIONS OF SOURCES USED IN RECORDING SCANS

   Source                         Source position (RA/Dec)                        Error
                        (B1950)             (J2000)             (Date)            (mas)

   J1959+4044        19 57 44.453094   * 19 59 28.368821     19 59 59.565661     167.68
 * CYG-A             40 35 46.31273    * 40 44 02.04732      40 46 56.28727      120.15
   CYGNUS-A          /home/bboccardi/SCHED/catalogs/sources.vlba
   J1959+40          rfc_2012b Petrov, 2012, unpublished 3 observations
   1957+405
   1957+404

   J2015+3710        20 13 37.014489   * 20 15 28.729775     20 16 02.361112       0.16
 * 2013+370          37 01 44.45943    * 37 10 59.51531      37 14 10.46269        0.16
                     /home/bboccardi/SCHED/catalogs/sources.vlba
                     rfc_2012b Petrov, 2012, unpublished 282 observations

   J2202+4216        22 00 39.362504   * 22 02 43.291371     22 03 21.587829       0.14
 * BLLAC             42 02 08.59073    * 42 16 39.97987      42 21 20.82381        0.10
   2200+420          /home/bboccardi/SCHED/catalogs/sources.vlba
   J2202+42          rfc_2012b Petrov, 2012, unpublished 59418 observations
   VR422201



SOURCE SCAN SUMMARY FOR SOURCES LISTED ABOVE

     Scan hours are for recording scans only. 
     Baseline hours are only counted for scans above horizon at both ends.
  Source       Setup file             Frequency sets                  Observing hours
                                   (duplicates not shown)              Scan  Baseline
  CYG-A      tups/sess314QG.setini 1 2 3 4 5 6 9 18                 14.458   883.767
  2013+370   tups/sess314QG.setini 1 2 3 4 5 6 9 18                  2.300   140.650
  BLLAC      tups/sess314QG.setini 1 2 3 4 5 6 9 18                  0.500    32.550


EFFECT OF SOLAR CORONA

  The solar corona can cause unstable phases for sources too close to the Sun.
  SCHED provides warnings at individual scans for distances less than 10 degrees.
  The distance from the Sun to each source in this schedule is:
    Source         Sun distance (deg) 
   CYG-A              100.7
   2013+370           103.6
   BLLAC              123.4

  Barry Clark estimates from predictions by Ketan Desai of IPM scattering sizes 
  that the Sun will cause amplitude reductions on the  longest VLBA baselines 
  at a solar distance of 60deg F^(-0.6) where F is in GHz. 
  For common VLBI bands, this is: 
       327 MHz        117. deg 
       610 MHz         81. deg 
       1.6 GHz         45. deg 
       2.3 GHz         36. deg 
       5.0 GHz         23. deg 
       8.4 GHz         17. deg 
      15.0 GHz         12. deg 
      22.0 GHz          9. deg 
      43.0 GHz          6. deg 

